• 苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司

    苏州88858cc永利官网热敏纸热敏纸定制生产厂家

    手机扫一扫加微信

    来电即刻领取免费样品4008808284
    13328057550

    88858cc永利官网客户案例

    标签纸和热敏纸的区别

    作者: 小冠 编辑: 小冠 来源: 苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司 发布日期: 2023.05.18
    信息摘要:
    标签纸和热敏纸是88858cc永利官网生活和工作中经常接触到的两种材料。它们在用途、特性、印刷方式等方面都存在一定差异,下面就来详细介绍它们之间的区别。

    标签纸和热敏纸是88858cc永利官网生活和工作中经常接触到的两种材料。它们在用途、特性、印刷方式等方面都存在一定差异,下面就来详细介绍它们之间的区别。

    标签纸和热敏纸的区别

    1、用途不同

    标签纸通常用于商业领域中的产品标签、邮寄标签、物流标签等。而热敏纸则主要用于票据、快递单、化验单、医疗行业等方面。可以看出,二者的应用场景有所不同,标签纸更多地用于信息传递和产品标识,而热敏纸主要用于打印各种表格和单据。

    2、印刷方式不同

    标签纸通常采用喷墨、激光、胶印、凹版印刷等方式进行印刷,而热敏纸则主要使用热敏打印技术进行印刷。这是因为热敏纸上会涂覆一层热敏涂层,通过加热打印头与纸面接触,使得热敏染料与色发生剂反应形成图案或文字。这种方式具有快速、清晰、便捷的优点,适用于需要印刷大量票据或单据的场合。

    3、物理特性不同

    标签纸通常会涂覆一层胶水,可以将其贴在包装盒、物品表面等材质上。而热敏纸则没有这样的需求,其表面通常不带有任何胶水或粘性物质。另外,在热敏打印过程中,热敏纸会释放出热敏染料和色发生剂,因此它对温度、湿度、光照等条件比较敏感,需要妥善保存并避免长时间暴露在光线下。

    4、材质不同

    标签纸和热敏纸的材质也是存在差异的。标签纸主要分为纸张和塑料两种类型,其中纸张标签纸通常使用比较厚实的材质,具有较好的耐磨性和抗水性能。而塑料标签纸则更加耐用,可以承受更高的温度和湿度。热敏纸则主要有直热式和间接热式两种类型,前者的纸面与打印头直接接触,适用于一些低速打印、低分辨率、成本低等场景;后者则使用铝箔或膜作为中间介质,适用于高速打印、高分辨率等场景。

    综上所述,标签纸和热敏纸在用途、印刷方式、物理特性和材质等方面存在诸多差异。在选择时,88858cc永利官网需要根据实际需求和预算进行选择,并且注意它们的储存和使用条件,以免影响其使用寿命和效果。

    88858cc永利官网推荐资讯
    三联三等分打印纸尺寸是多少?

    三联三等分打印纸尺寸是多少?

    三联三等分打印纸是一种比较常用的规格样式,对于一些老客户来说肯定是十分熟悉了,但是对于新客户来说就比较:耍蛭遣涣私馊确执蛴≈匠叽缡嵌嗌伲旅嫘”喔蠹蚁晗附獯鹨幌拢
    2021-12-23
    心电图纸怎么安装

    心电图纸怎么安装

    心电图纸是常见的医用耗材,准确来说是供心电图机使用的,主要用于心电图的检查,不过有很多的新手医务人员不太熟悉心电图纸的安装,导致了很多不必要的麻烦,下面小编给大家慢慢解答。
    2021-12-21
    矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

    矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

    关于矿泉水瓶身贴的叫什么?想必很多的厂家都想知道,事实上,它就是一种常见的热收缩膜标签,下面88858cc永利官网小编就带大家详细的了解一下。
    2021-09-17

    全国服务热线

    4008808284
    13328057550
    【网站地图】【sitemap】