苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司

苏州88858cc永利官网热敏纸热敏纸定制生产厂家

手机扫一扫加微信

来电即刻领取免费样品4008808284
13328057550

88858cc永利官网客户案例

多层不干胶标签定制厂家:冬季使用多层不干胶标签需要注意什么

作者: 多层不干胶标签定制 编辑: 多层不干胶标签定制 来源: 苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司 发布日期: 2019.11.14
信息摘要:
冬天已经到来,现在大家出门要记得加衣哦,要风度,不要温度,这是不行的哦。商家朋友们在冬季时,除了要记得保暖外,还要注意什么呢?苏州88858cc永利官网提醒大…

      冬天已经到来,现在大家出门要记得加衣哦,要风度,不要温度,这是不行的哦。商家朋友们在冬季时,除了要记得保暖外,还要注意什么呢?多层不干胶标签定制厂家提醒大家:在多层不干胶标签使用时,这些事情需要注意。

多层不干胶标签定制厂家:冬季使用多层不干胶标签需要注意什么


      冬季使用多层不干胶标签注意事项:
      1、控制标记温度
      贴纸标签温度是可操作的zui低环境温度。不干胶标签纸的使用温度是指粘贴在糊状表面(通常为24小时)时可应用的环境温度围。标签温度正常标记后,可在温度范围内使用不干胶标签。任何一种不干胶材料都有相关贴标温度,低于不干胶标签的温度不干胶纸的粘度起限制作用,会导致标签纸、盒翘等;
      2、被贴物表面清洗
      适当的贴标压力可以保证不干胶标签纸的压敏特性。同时,还可以消除不干胶标签纸与表面之间的空气。为了使粘合商标的商标牢固、光滑,表面清洁也是保证粘合和光滑的重要因素。
      3、预处理
      寒冷地区不干胶标签纸的预置处理是非常重要的。如果由于运输和储存条件不能满足要求,造成标签纸上的不干胶商标温度过低,冻伤,即使贴标环境温度符合要求,由于不及时恢复,不干胶粘性也会受到影响。因此,在上述情况下,在贴标操作之前,不干胶标签纸应在标签环境中预先设定一段时间,以便使材料的温度恢复和恢复;
      4、温度不宜过低。
      不干胶标签纸放置在室外或在寒冷的环境中,容易导致材料,尤其是胶水部分被冻伤。如果不适当的恢复,粘性标签纸将失去或失去其粘度。所以存放标签纸的温室太能低。
      5、贴标签后不移动
      不干胶标签纸在标签贴完成后,通常需要一段时间才能达到峰值。将刚贴在标签纸上的容器或产品放在温度差较高的环境中是不合适的。否则,胶水会受到影响。由于温度变化,薄膜标签和容器会发热收缩,在潮湿或失水的情况下更容易出现纸质不干胶标签纸。这些变化不利于胶水的zui佳粘合性能。
      以上小编向大家介绍了冬季使用多层不干胶标签的注意事项,希望对大家有所帮助,如果大家对多层不干胶标签定制有需求,欢迎在线咨询小编。
      编辑:小李 
      本文版权归作者苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司所有,任何形式转载请联系作者并注明出处及链接http://www.xinjiehuiying.com/。
88858cc永利官网推荐资讯
三联三等分打印纸尺寸是多少?

三联三等分打印纸尺寸是多少?

三联三等分打印纸是一种比较常用的规格样式,对于一些老客户来说肯定是十分熟悉了,但是对于新客户来说就比较模糊了,因为他们不了解三联三等分打印纸尺寸是多少,下面小编给大家详细解答一下!
2021-12-23
心电图纸怎么安装

心电图纸怎么安装

心电图纸是常见的医用耗材,准确来说是供心电图机使用的,主要用于心电图的检查,不过有很多的新手医务人员不太熟悉心电图纸的安装,导致了很多不必要的麻烦,下面小编给大家慢慢解答。
2021-12-21
矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

关于矿泉水瓶身贴的叫什么?想必很多的厂家都想知道,事实上,它就是一种常见的热收缩膜标签,下面88858cc永利官网小编就带大家详细的了解一下。
2021-09-17

全国服务热线

4008808284
13328057550
【网站地图】【sitemap】