苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司

苏州88858cc永利官网热敏纸热敏纸定制生产厂家

手机扫一扫加微信

来电即刻领取免费样品4008808284
13328057550

88858cc永利官网客户案例

打印纸的小故事丨节支降耗小妙招

作者: 小冠 编辑: 小冠 来源: 苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司 发布日期: 2021.10.29
信息摘要:
打印纸搭配打印机使用,尺寸、颜色多种多样,目前88858cc永利官网办公常用的是A4、A3两种尺寸的白纸打印文件、会议资料等等,短的一页,长的几十甚至上百页着…

看过上期节支降耗小妙招的小伙伴,都惊呼打印机的墨粉还有大乾坤,与它日夜相伴的打印纸,也有着你不知道的事,快跟着小编来看看吧!

打印纸搭配打印机使用,尺寸、颜色多种多样,目前88858cc永利官网办公常用的是A4、A3两种尺寸的白纸打印文件、会议资料等等,短的一页,长的几十甚至上百页着实是一笔不小的消耗。

打印纸

“打印纸没多少钱的”

“都要打印的,省不了”

......

你身边是不是也有这种声音?

三招来破

招式一:双面打印

采取双面打印和缩小字体打。币酝暇傻牡ッ嬷秸旁倮么蛴。嵋樽柿洗蛴〔辉偃耸忠环。

招式二:定量领用

打印纸实行定量领用,各班组、车间、科室每月限领1、2、3包,从日常用量上控制。

招式三:无纸化公文流转

公文流转通过内网办公系统,减少电报传真,电子阅览公文,能不打印就不打。浴叭小笔敌幸岳矗刂怪两瘢未蛴≈绞褂昧97件,约为去年用量的三分之一,按照打印纸162元/件计算,减少成本支出约6629元,计划年节省成本支出约16200元。

这么省钱的吗?不仅做到了降低成本,还保护了环境,真的是一举两得。

节支降耗、改革创新,从小事做起、从身边做起,让细微的降本举动,成为88858cc永利官网日常工作常态化、习惯性的行为。

88858cc永利官网推荐资讯
三联三等分打印纸尺寸是多少?

三联三等分打印纸尺寸是多少?

三联三等分打印纸是一种比较常用的规格样式,对于一些老客户来说肯定是十分熟悉了,但是对于新客户来说就比较:耍蛭遣涣私馊确执蛴≈匠叽缡嵌嗌伲旅嫘”喔蠹蚁晗附獯鹨幌拢
2021-12-23
心电图纸怎么安装

心电图纸怎么安装

心电图纸是常见的医用耗材,准确来说是供心电图机使用的,主要用于心电图的检查,不过有很多的新手医务人员不太熟悉心电图纸的安装,导致了很多不必要的麻烦,下面小编给大家慢慢解答。
2021-12-21
矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

关于矿泉水瓶身贴的叫什么?想必很多的厂家都想知道,事实上,它就是一种常见的热收缩膜标签,下面88858cc永利官网小编就带大家详细的了解一下。
2021-09-17

全国服务热线

4008808284
13328057550
【网站地图】【sitemap】