• 苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司

    苏州88858cc永利官网热敏纸热敏纸定制生产厂家

    手机扫一扫加微信

    来电即刻领取免费样品4008808284
    13328057550

    88858cc永利官网客户案例

    88858cc永利官网带你了解五防热敏纸

    作者: 小冠 编辑: 小冠 来源: 苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司 发布日期: 2021.12.31
    信息摘要:
    普通热敏打印纸和热敏纸不干胶标签,不易储存,常常在应用以前就早已黑了一圈,十分消耗打印纸张,并且在应用中非常容易损坏,对水和油渍的耐受力也非…

    普通热敏打印纸和热敏纸不干胶标签,不易储存,常常在应用以前就早已黑了一圈,十分消耗打印纸张,并且在应用中非常容易损坏,对水和油渍的耐受力也非常低。而合成热敏纸则很好地解决了那些难题。合成热敏纸也叫五防热敏纸

    热敏纸

    热敏合成纸的表面是一张很厚的防护层,底层是延展性很强的防撕不干胶贴纸,这促使它防水防油及其耐磨性的性能进一步提高,还具备了较强的抗撕裂和抗拉申性能。热敏合成纸具有耐磨损、抗撕裂、耐潮湿的特性。

    合成热敏纸的优势可以分为以下7点:

    1、高品质合成纸,抗撕裂抗拉伸性能高;

    2、防水防油抗腐蚀;

    3、常温下储存时间长,褪色十分迟缓;

    4、不干胶标签面胶原纤维匀称且黏性强;

    5、打印出的实际效果清楚且色调圆润;

    6、能够拿笔立即在合成热敏纸上笔写内容;

    7、应用前非常容易储存,打印纸张不容易掉色,大大减少打印出来成本费用的消耗。

    88858cc永利官网推荐资讯
    三联三等分打印纸尺寸是多少?

    三联三等分打印纸尺寸是多少?

    三联三等分打印纸是一种比较常用的规格样式,对于一些老客户来说肯定是十分熟悉了,但是对于新客户来说就比较:耍蛭遣涣私馊确执蛴≈匠叽缡嵌嗌伲旅嫘”喔蠹蚁晗附獯鹨幌拢
    2021-12-23
    心电图纸怎么安装

    心电图纸怎么安装

    心电图纸是常见的医用耗材,准确来说是供心电图机使用的,主要用于心电图的检查,不过有很多的新手医务人员不太熟悉心电图纸的安装,导致了很多不必要的麻烦,下面小编给大家慢慢解答。
    2021-12-21
    矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

    矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

    关于矿泉水瓶身贴的叫什么?想必很多的厂家都想知道,事实上,它就是一种常见的热收缩膜标签,下面88858cc永利官网小编就带大家详细的了解一下。
    2021-09-17

    全国服务热线

    4008808284
    13328057550
    【网站地图】【sitemap】