苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司

苏州88858cc永利官网热敏纸热敏纸定制生产厂家

手机扫一扫加微信

来电即刻领取免费样品4008808284
13328057550

88858cc永利官网客户案例

合成纸标签和PET标签怎么区分?

作者: 小冠 编辑: 小冠 来源: 苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司 发布日期: 2022.05.16
信息摘要:
PET标签材料,PET是聚酯薄膜的英语缩写,是高分子材料。合成纸标签材料,以塑料为主要原料,具有纸张的白度、不透明度、印刷适性和塑料特性,多…

PET标签材料,PET是聚酯薄膜的英语缩写,是高分子材料。合成纸标签材料,以塑料为主要原料,具有纸张的白度、不透明度、印刷适性和塑料特性,多用于高级电子产品本体标签和电池标签。PET标签与合成纸标签外观相似,默认颜色为白色,不能用手撕裂。因为共同性很多,所以很多人不知道合成纸标签和PET标签怎么区分。

合成纸标签和PET标签怎么区分?

让88858cc永利官网看看三种不同的区分方法:

1、听:你可以拿起标签纸,用手指弹。你会发现PET标签纸会发出清脆的声音,合成纸不会那么响。

2、触摸:可以用手触摸标签纸。一般合成纸比PET标签纸软。

3、撕裂:用手拿起标签,用力撕裂,你可以对比两个标签,会发现PET标签的褶皱很深,而合成纸的褶皱要温和一点。

总言之两兄弟,性格有异,PET标签纸与合成纸虽外形比较像,且都有抗撕,等特性,但在打印中各有不同,PET标签纸抗撕裂、防刮、宜久置,多用于资产管理等;合成纸抗撕裂、防穿孔、耐磨耐折叠,它相对来说柔软度更好,易弯曲,可用于线缆标签,不反光,打印效果靓丽,多用于医疗,化妆品标签等。

88858cc永利官网推荐资讯
三联三等分打印纸尺寸是多少?

三联三等分打印纸尺寸是多少?

三联三等分打印纸是一种比较常用的规格样式,对于一些老客户来说肯定是十分熟悉了,但是对于新客户来说就比较:耍蛭遣涣私馊确执蛴≈匠叽缡嵌嗌伲旅嫘”喔蠹蚁晗附獯鹨幌拢
2021-12-23
心电图纸怎么安装

心电图纸怎么安装

心电图纸是常见的医用耗材,准确来说是供心电图机使用的,主要用于心电图的检查,不过有很多的新手医务人员不太熟悉心电图纸的安装,导致了很多不必要的麻烦,下面小编给大家慢慢解答。
2021-12-21
矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

关于矿泉水瓶身贴的叫什么?想必很多的厂家都想知道,事实上,它就是一种常见的热收缩膜标签,下面88858cc永利官网小编就带大家详细的了解一下。
2021-09-17

全国服务热线

4008808284
13328057550
【网站地图】【sitemap】