• 苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司

    苏州88858cc永利官网热敏纸热敏纸定制生产厂家

    手机扫一扫加微信

    来电即刻领取免费样品4008808284
    13328057550

    88858cc永利官网客户案例

    啤酒不干胶标签为什么会掉标?

    作者: 小李 编辑: 小李 来源: 苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司 发布日期: 2019.09.16
    信息摘要:
    喜欢喝啤酒的朋友,有时候发现酒瓶上的啤酒不干胶标签无缘无故从酒瓶上脱落,为什么会出现这种情况呢?这还得从制作啤酒不干胶标签的源头说起。

           喜欢喝啤酒的朋友,有时候发现酒瓶上的啤酒不干胶标签无缘无故从酒瓶上脱落,为什么会出现这种情况呢?这还得从制作啤酒不干胶标签的源头说起。

    啤酒不干胶标签为什么会掉标?


           啤酒灌装生产线贴标过程中频繁出现掉标故障,啤酒厂曾一度误以为可能是黏合剂选用不当或灌装线的贴标部件出现故障造成的。然而,他们更换黏合剂,降低灌装线的生产速度,以及反复调整贴标部件均无济于事。后来啤酒厂采用排除法对贴标故障一一进行检查、分析和排除。他们发现问题出在不干胶标签上。
          分析
          将能够正常贴标的啤酒不干胶标签与问题啤酒不干胶标签对比分析发现, 问题啤酒 不干胶标签的背面平滑度相对比较高,吸水率则相对较低。能够正常贴标的啤酒不干胶标签吸水率大都在20g/m2左右。根据以上检测结果和灌装贴标生产线对标签的适应性,该啤酒公司将镀铝纸标签吸水率指标定为10~30g/m2?min(Cobb Value测试法),并作为此后啤酒标投标合同的附加条件。
          吸水率
          吸水率是指单位面积的镀铝纸在一定的压力下,在规定时间内表面所吸收的水量,以g/m2表示,其计算公式为:C=(M2-M1)×100式中:C是可勃(Cobb)吸水值,M2是吸水后的试样重量,M1是吸水前的试样重量。可参照GB/T 1540-2002《纸和纸板吸水性的测定(可勃法)》的规定检测吸水率。
          通过以上的介绍,88858cc永利官网得出造成啤酒不干胶标签掉标的原因就出在吸水率上,所以啤酒不干胶标签厂家在出厂前应该进行吸水的检测。
          编辑:小李
          本文版权归作者苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司所有,任何形式转载请联系作者并注明出处及链接http://www.xinjiehuiying.com/。
    【相关推荐】
    88858cc永利官网推荐资讯
    三联三等分打印纸尺寸是多少?

    三联三等分打印纸尺寸是多少?

    三联三等分打印纸是一种比较常用的规格样式,对于一些老客户来说肯定是十分熟悉了,但是对于新客户来说就比较:耍蛭遣涣私馊确执蛴≈匠叽缡嵌嗌伲旅嫘”喔蠹蚁晗附獯鹨幌拢
    2021-12-23
    心电图纸怎么安装

    心电图纸怎么安装

    心电图纸是常见的医用耗材,准确来说是供心电图机使用的,主要用于心电图的检查,不过有很多的新手医务人员不太熟悉心电图纸的安装,导致了很多不必要的麻烦,下面小编给大家慢慢解答。
    2021-12-21
    矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

    矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

    关于矿泉水瓶身贴的叫什么?想必很多的厂家都想知道,事实上,它就是一种常见的热收缩膜标签,下面88858cc永利官网小编就带大家详细的了解一下。
    2021-09-17

    全国服务热线

    4008808284
    13328057550
    【网站地图】【sitemap】