• 苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司

    苏州88858cc永利官网热敏纸热敏纸定制生产厂家

    手机扫一扫加微信

    来电即刻领取免费样品4008808284
    13328057550

    88858cc永利官网客户案例

    凭条打印纸上有一道黑条的作用

    作者: 小冠 编辑: 小冠 来源: 苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司 发布日期: 2022.02.24
    信息摘要:
    凭条打印纸是88858cc永利官网日常生活中常见的纸张用途之一,通过打印机打印出自己需要的规格和排班,但是有客户反映凭条打印纸上经常有一道黑条,以为会有什么作…

    凭条打印纸是88858cc永利官网日常生活中常见的纸张用途之一,通过打印机打印出自己需要的规格和排班,但是有客户反映凭条打印纸上经常有一道黑条,以为会有什么作用,事实上,这道黑条并没有什么作用,而是由于打印机鼓芯的问题,下面88858cc永利官网小编给大家分析一下!

    凭条打印纸上有一道黑条的作用

    凭条打印纸上有一道黑条的原因及解决方法

    第一:先检查感光鼓消电触点是否接触良好,感光鼓表面光导体曝光后的点阵与导电基导通,电荷经感光鼓导电基经消电极对地释放。

    第二:再检查感光鼓刮板是否润滑(是否剪切力过大)。清洁刮板与感光鼓之间有一个剪切角,对感光鼓的剪切力很大。为了使感光鼓与刮板之间有良好的清洁能力,并且还需有良好的润滑而不损伤感光鼓,在刮板刃部涂有一层润滑粉。当使用日久润滑粉摩擦消失或清洁时将润滑粉擦掉,则刮板对感光鼓就会形成很大剪切阻力,使感光鼓运转不畅,产生抖动现象(这一现象多发生在加粉的硒鼓上),就会使感光鼓动转不畅,出现故障。因此要特别注意,在清洁或更换感光鼓时不能把刮板上润滑粉去掉。要消除这个故障,只有更换刮板。

    第三:打印机中有很多传动齿轮,当打印机使用一定时间后,往往会出现传动齿轮之间无润滑,磨损过大的问题,使齿轮间咬合间隙过大,引起传动不稳产生抖动现象,这也是造成横向黑线故障的一个重要原因。这时要先调整感光鼓啮合的主传动齿轮等,在齿轮上可适当加些润滑膏或润滑油,若磨损较厉害,无法调整,则应更换打印机与感光鼓啮合的主传动齿轮,才能消除故障。

    第四:出现横向黑线条的还有一个原因是感光鼓有缺陷或安装不正确。当感光鼓有缺陷时(比如有针孔),打印页面上出现的横向黑线条或污迹多是具有规律性的,这时可取出硒鼓仔细检查,若感光鼓确有问题,应更换感光鼓。若感光鼓没有问题,则可能是由于感光鼓安装不正确所造成的,当感光鼓安装不正确时,会导致其与打印纸的接触不正常,出现打印不均和黑条等现象。这时,应打开打印机盒盖,取出感光鼓,进行重新正确的安装。

    88858cc永利官网推荐资讯
    三联三等分打印纸尺寸是多少?

    三联三等分打印纸尺寸是多少?

    三联三等分打印纸是一种比较常用的规格样式,对于一些老客户来说肯定是十分熟悉了,但是对于新客户来说就比较:耍蛭遣涣私馊确执蛴≈匠叽缡嵌嗌伲旅嫘”喔蠹蚁晗附獯鹨幌拢
    2021-12-23
    心电图纸怎么安装

    心电图纸怎么安装

    心电图纸是常见的医用耗材,准确来说是供心电图机使用的,主要用于心电图的检查,不过有很多的新手医务人员不太熟悉心电图纸的安装,导致了很多不必要的麻烦,下面小编给大家慢慢解答。
    2021-12-21
    矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

    矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

    关于矿泉水瓶身贴的叫什么?想必很多的厂家都想知道,事实上,它就是一种常见的热收缩膜标签,下面88858cc永利官网小编就带大家详细的了解一下。
    2021-09-17

    全国服务热线

    4008808284
    13328057550
    【网站地图】【sitemap】