苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司

苏州88858cc永利官网热敏纸热敏纸定制生产厂家

手机扫一扫加微信

来电即刻领取免费样品4008808284
13328057550

88858cc永利官网客户案例

浅析三联电脑打印纸规格-苏州88858cc永利官网

作者: 三联电脑打印纸 编辑: 三联电脑打印纸 来源: 苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司 发布日期: 2019.11.03
信息摘要:
对于企业来说纸质文件很重要,比如:企业之间的合作需要签订合同,而这时候就需要纸质的打印纸签字盖章,因此打印纸也是88858cc永利官网生活中不可缺少的一部分。…

        对于企业来说纸质文件很重要,比如:企业之间的合作需要签订合同,而这时候就需要纸质的打印纸签字盖章,因此打印纸也是88858cc永利官网生活中不可缺少的一部分。今天,小编就为大家介绍一下三联电脑打印纸的规格。

浅析三联电脑打印纸规格-苏州88858cc永利官网


       电脑打印纸一般规格有宽度为241mm的和381mm的,三等分就是341/381-3,而长边这边尺寸也是固定的,是280mm。一般长边长度可以分等分,有不分等分(即214*280mm)、两等分(即241*140mm)、三等分(241*93mm)一般只分到三等分。下面东坡小编就给大家介绍下电脑打印纸的尺寸小知识。
      1、三联电脑打印纸基础规格一般两种:一种宽度241MM*280MM,又称80列电脑打印纸;一种宽度381MM*280MM,又称132列电脑打印纸。
      2、为了实现纸张合理利用,两种规格都有多联(层)、等分规格。表示为:241-几-几分之一,如果 241-2-1/3就是二联(层)三等分单。多层有多层全白和各层颜色不同。
      3、整张,即不等分,尺寸为:241/381MM*280MM ;二等分尺寸为:241/381MM*140MM ;三等分尺寸为241/381MM*93MM。
      撕边,就是边上那一排小孔可以撕下来,那一条边上有一条裂线,两边都这样,如果你感觉不想要的话,很容易就可以撕下来,这就是88858cc永利官网常说的撕边。不撕边与撕边的区别就是在有没有那条裂线,如果没有这条裂线,那边上的一排小孔就撕不下来,这就是不撕边。
      纸撕边和不撕边,这就取决于88858cc永利官网使用者,如果你觉得那得小孔不能丢,还是购买不撕边打印纸比较好,因为撕边的时间用久了,就会自然掉落。以上就是关于电脑打印纸尺寸的介绍,以及一些选择电脑打印纸的基础小知识。
     以上小编向大家介绍了三联电脑打印纸的规格,希望对大家有所帮助,如果大家对三联电脑打印纸定制有需求,欢迎在线咨询小编。
     编辑:小李
     本文版权归作者苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司所有,任何形式转载请联系作者并注明出处及链接http://www.xinjiehuiying.com/。
88858cc永利官网推荐资讯
三联三等分打印纸尺寸是多少?

三联三等分打印纸尺寸是多少?

三联三等分打印纸是一种比较常用的规格样式,对于一些老客户来说肯定是十分熟悉了,但是对于新客户来说就比较:耍蛭遣涣私馊确执蛴≈匠叽缡嵌嗌伲旅嫘”喔蠹蚁晗附獯鹨幌拢
2021-12-23
心电图纸怎么安装

心电图纸怎么安装

心电图纸是常见的医用耗材,准确来说是供心电图机使用的,主要用于心电图的检查,不过有很多的新手医务人员不太熟悉心电图纸的安装,导致了很多不必要的麻烦,下面小编给大家慢慢解答。
2021-12-21
矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

关于矿泉水瓶身贴的叫什么?想必很多的厂家都想知道,事实上,它就是一种常见的热收缩膜标签,下面88858cc永利官网小编就带大家详细的了解一下。
2021-09-17

全国服务热线

4008808284
13328057550
【网站地图】【sitemap】