苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司

苏州88858cc永利官网热敏纸热敏纸定制生产厂家

手机扫一扫加微信

来电即刻领取免费样品4008808284
13328057550

88858cc永利官网客户案例

热敏纸门票可以用碳带打印吗?

作者: 编辑: 来源: 发布日期: 2020.06.28
信息摘要:
       景区门票有单张又被称为平张的不能打。蛴〕沙善泛罂梢灾苯佑τ。连续性门票能够制作成折叠式或卷装的。该原材料通常情况下是铜版纸…

        景区门票有单张又被称为平张的不能打。蛴〕沙善泛罂梢灾苯佑τ谩A悦牌蹦芄恢谱鞒烧鄣式或卷装的。该原材料通常情况下是铜版纸和热敏纸,及其相对比较不多见的复合型铜板或复合材料。该原材料有着热敏性,这是因为复合材料可防水防潮防撕烂且价格比较贵,而且非常少在景区应用。

门票印刷

        88858cc永利官网目前需要分析的是常见可打印和可撕的铜版纸和热敏纸。
        1、热敏纸门票有一个热敏图层,可以直接打印而不需要安装碳带,而且打印纸张成本费用很高。打印信息内容的储存期短,需要在室温下储存。尽可能防水防潮防太阳光长时间照射,主要是应用在登机牌,临时性售票,动车票,热敏打印景区门票等。
        2、碳带打印的门票,绝大多数是常见的合成材料和铜版纸。该打印纸张有着成本费用低,储存期长和耐温性。应用预售票、参展证、或是少批量定制等。
        不论是铜版印刷或者是热敏印刷,复合材料基本都是一样的。热敏不需要加碳带。铜版材质需要另加装碳带。热敏票据原材料的价格要比铜版原材料稍贵一点,而铜版纸需要另外加碳带。选用原材料时,能够 依据需要进行选用。两者之间基本都是较常用原材料。
        上述比较简单的介绍了热敏纸门票可以用碳带打印吗?希望看了可以对您有一定的帮助,假如您需要知道更多的关于碳带的详细信息的话,欢迎在线咨询客服亦或是拨打本公司服务热线进行咨询,88858cc永利官网将竭诚为您提供优质的服务!
88858cc永利官网推荐资讯
三联三等分打印纸尺寸是多少?

三联三等分打印纸尺寸是多少?

三联三等分打印纸是一种比较常用的规格样式,对于一些老客户来说肯定是十分熟悉了,但是对于新客户来说就比较:耍蛭遣涣私馊确执蛴≈匠叽缡嵌嗌伲旅嫘”喔蠹蚁晗附獯鹨幌拢
2021-12-23
心电图纸怎么安装

心电图纸怎么安装

心电图纸是常见的医用耗材,准确来说是供心电图机使用的,主要用于心电图的检查,不过有很多的新手医务人员不太熟悉心电图纸的安装,导致了很多不必要的麻烦,下面小编给大家慢慢解答。
2021-12-21
矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

关于矿泉水瓶身贴的叫什么?想必很多的厂家都想知道,事实上,它就是一种常见的热收缩膜标签,下面88858cc永利官网小编就带大家详细的了解一下。
2021-09-17

全国服务热线

4008808284
13328057550


【网站地图】【sitemap】