苏州88858cc永利官网热敏纸热敏纸定制生产厂家

手机扫一扫加微信

来电即刻领取免费样品4008808284
13328057550

88858cc永利官网客户案例

三联纸属于什么纸张规格?

作者: 小马 编辑: 小马 来源: 苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司 发布日期: 2021.08.09
信息摘要:
三联纸是由三层纸张叠加而成的,一般分为上纸、中纸和下纸,目前很多品种的纸类都有三联纸,比如:三联无碳纸、三联电传纸和三联电脑打印纸等等,其纸…

三联纸是由三层纸张叠加而成的,一般分为上纸、中纸和下纸,目前很多品种的纸类都有三联纸,比如:三联无碳纸、三联电传纸和三联电脑打印纸等等,其纸张规格可以根据采购者的需求定制,不过有很多常见的纸张规格可以供大家选择。

三联纸属于什么纸张规格?

一、三联无碳纸:

①克重:48gsm,50gsm,55gsm;

②宽度:57mm,76mm,etc;

③长度/直径:70mm,76mm;

④厚度:对应不同克重而不同;

⑤纸种:上纸,中纸和下纸;

⑥管芯:纸管或塑料管芯,内径13mm,18mm,25mm等,外径18mm,23mm,25mm;

⑦包装:直接装箱,塑封等;

⑧打印机:针式打印机,收银系统;

⑨成本:同样的直径,纸张越厚,米长越短;故按直径报价,纸张越厚,成本越低;反之同理。

二、三联电传纸

①纸种:无碳纸,上纸,中纸,下纸;

②克重:48gsm,55gsm;

③宽度:210mm,216mm;

④直径:90mm;

⑤厚度:对应不同克重而不同;

⑥管芯:纸管芯,内径26mm,外径32mm;

⑦包装:塑封,包纸,金纸/银纸包等;

⑧打印机:电传机;

⑨成本:同样的直径,纸张越厚,米长越短;故按直径报价,纸张越厚,成本越低;反之同理。

三、三联电脑打印纸:

①克重:48gsm,51gsm,55gsm;

②宽度:241mm,381mm;

③长度:279mm(11”);可做整英寸数:7”,7.5”,8”,8.5”,9”,9.5”,.......,15”;

④厚度:对应不同克重而不同;

⑤纸种:无碳纸,上纸,中纸,下纸;

⑥包装:装盒,内有大防水袋;

⑦颜色:上白,中彩,下彩......;

⑧装箱数量:500页/箱(166份/箱),1000页/箱(333份/箱),1500页/箱(500份/箱),或根据客户要求;

⑨等分线:二等分(即加横向等分线,如11”长度等分成5.5”),三等分;

⑩打印机:针式打印机;

?成本:同样的数量,克重越低,成本越低;反之同理。

如果您需要采购三联纸,可以联系苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司,88858cc永利官网将给你优惠的jiage和良好的品质。

文章地址:http://www.xinjiehuiying.com/articles/slzsys.html

88858cc永利官网推荐资讯
三联三等分打印纸尺寸是多少?

三联三等分打印纸尺寸是多少?

三联三等分打印纸是一种比较常用的规格样式,对于一些老客户来说肯定是十分熟悉了,但是对于新客户来说就比较:耍蛭遣涣私馊确执蛴≈匠叽缡嵌嗌伲旅嫘”喔蠹蚁晗附獯鹨幌拢
2021-12-23
心电图纸怎么安装

心电图纸怎么安装

心电图纸是常见的医用耗材,准确来说是供心电图机使用的,主要用于心电图的检查,不过有很多的新手医务人员不太熟悉心电图纸的安装,导致了很多不必要的麻烦,下面小编给大家慢慢解答。
2021-12-21
矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

关于矿泉水瓶身贴的叫什么?想必很多的厂家都想知道,事实上,它就是一种常见的热收缩膜标签,下面88858cc永利官网小编就带大家详细的了解一下。
2021-09-17

全国服务热线

4008808284
13328057550
    • 【网站地图】【sitemap】