苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司

苏州88858cc永利官网热敏纸热敏纸定制生产厂家

手机扫一扫加微信

来电即刻领取免费样品4008808284
13328057550

88858cc永利官网客户案例

无尘纸是什么做的?无尘纸用途大全

作者: 小张 编辑: 小李 来源: 苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司 发布日期: 2021.08.31
信息摘要:
无尘纸是一种干法非织造布,具有非常不错的吸水保湿性能,一听名字大家可能不是很了解,事实上它就存在于88858cc永利官网的日常生活中,卫生护理用纸使用的就是无…

无尘纸是一种干法非织造布,具有非常不错的吸水保湿性能,一听名字大家可能不是很了解,事实上它就存在于88858cc永利官网的日常生活中,卫生护理用纸使用的就是无尘纸,不仅如此,它还被广泛的应用于医用品和工业擦拭用品等领域。

u=150562317,726637538&fm=26&fmt=auto&gp=0

无尘纸是什么做的?

根据英文名称可以看出无尘纸的两大特征:

1、原料为木浆纤维;

2、采用气流成网技术。

其中,非织造布的生产工艺过程主要分为成网和加固;

干法造纸非织造布生产方法主要采用化学粘合和热粘合。

由于不同无尘纸加固工艺的不同,使其原料和用途也会不一样,下面就给大家继续介绍。

无尘纸用途大全

1.实验室;

2.PCB产品;

3.精密仪器;

4.光学产品;

5.航空工业;

6.医疗设备;

7.广告彩印宣传;

8.线路板生产线;

9.LCD显示类产品;

10.半导体装配生产线;

11.无尘车间和生产线;

12.碟盘驱动器,复合材料;

13.半导体生产线芯片、微处理器等。

目前,综合无尘纸几乎可以替代无纺布,用作湿纸巾、各种擦拭纸等工业应用,所以最大的市场仍然是各种吸收性产品,如女性卫生巾、卫生护垫、婴儿尿布等。

【相关推荐】
88858cc永利官网推荐资讯
三联三等分打印纸尺寸是多少?

三联三等分打印纸尺寸是多少?

三联三等分打印纸是一种比较常用的规格样式,对于一些老客户来说肯定是十分熟悉了,但是对于新客户来说就比较:耍蛭遣涣私馊确执蛴≈匠叽缡嵌嗌伲旅嫘”喔蠹蚁晗附獯鹨幌拢
2021-12-23
心电图纸怎么安装

心电图纸怎么安装

心电图纸是常见的医用耗材,准确来说是供心电图机使用的,主要用于心电图的检查,不过有很多的新手医务人员不太熟悉心电图纸的安装,导致了很多不必要的麻烦,下面小编给大家慢慢解答。
2021-12-21
矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

关于矿泉水瓶身贴的叫什么?想必很多的厂家都想知道,事实上,它就是一种常见的热收缩膜标签,下面88858cc永利官网小编就带大家详细的了解一下。
2021-09-17

全国服务热线

4008808284
13328057550
【网站地图】【sitemap】