苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司

苏州88858cc永利官网热敏纸热敏纸定制生产厂家

手机扫一扫加微信

来电即刻领取免费样品4008808284
13328057550

88858cc永利官网客户案例

针式打印机和激光打印机常见问题及解决方案

作者: 小冠 编辑: 小冠 来源: 苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司 发布日期: 2022.04.28
信息摘要:
本次介绍的是针式打印机和激光打印机在日常使用过程中所可能产生一些问题,并附上相应的解决方案。

本次介绍的是针式打印机和激光打印机在日常使用过程中所可能产生一些问题,并附上相应的解决方案。

针式打印机和激光打印机常见问题及解决方案

针式打印机

题一:打印机“嘎嘎”响,“吱吱”报警,无法联机打印

关掉电源,用软纸把轴擦干净,再滴上缝纫机油后,反复移动打印头把脏东西都洗出擦净,最后在干净的轴上滴上机油,手移动打印头使分布均匀,开机即可正常工作。

问题二:打印出的字符缺点少横,或者机壳导电

由于打印机打印头扁平数据线磨损造成的,更换扁平数据线即可。

问题三:打印头断针

运行断针检测程序,断针的数目较多的就需要动手更换断针了。

激光打印机

问题一:打机输出空白纸

断开打印机电源,取出墨粉盒,打开盒盖上的槽口,在感光鼓的非感光部位做个记号后重新装入机内。开机运行一会儿,再取出检查记号是否移动了,即可判断感光鼓是否工作正常。

问题二:打印字迹偏淡

取出墨粉盒轻轻摇动,如果打印效果无改善,则应更换墨粉盒或调节打印机墨粉盒下方的一组感光开关,使之与墨粉的感光灵敏度匹配。

88858cc永利官网推荐资讯
三联三等分打印纸尺寸是多少?

三联三等分打印纸尺寸是多少?

三联三等分打印纸是一种比较常用的规格样式,对于一些老客户来说肯定是十分熟悉了,但是对于新客户来说就比较:耍蛭遣涣私馊确执蛴≈匠叽缡嵌嗌伲旅嫘”喔蠹蚁晗附獯鹨幌拢
2021-12-23
心电图纸怎么安装

心电图纸怎么安装

心电图纸是常见的医用耗材,准确来说是供心电图机使用的,主要用于心电图的检查,不过有很多的新手医务人员不太熟悉心电图纸的安装,导致了很多不必要的麻烦,下面小编给大家慢慢解答。
2021-12-21
矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

关于矿泉水瓶身贴的叫什么?想必很多的厂家都想知道,事实上,它就是一种常见的热收缩膜标签,下面88858cc永利官网小编就带大家详细的了解一下。
2021-09-17

全国服务热线

4008808284
13328057550
    【网站地图】【sitemap】