苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司

苏州88858cc永利官网热敏纸热敏纸定制生产厂家

手机扫一扫加微信

来电即刻领取免费样品4008808284
13328057550

88858cc永利官网客户案例

三防标签纸与铜版标签纸有什么区别

作者: 小冠 编辑: 小冠 来源: 苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司 发布日期: 2021.12.28
信息摘要:
看过我之前发布的文章的小伙伴应该都了解,热敏标签纸和铜版标签纸的区别,但如果把热敏标签纸换成三防标签纸的话,差别会是怎么样的呢?事实上,就算…

看过我之前发布的文章的小伙伴应该都了解,热敏标签纸和铜版标签纸的区别,但如果把热敏标签纸换成三防标签纸的话,差别会是怎么样的呢?事实上,就算是三防标签纸,与铜版标签纸的区别也是有很大区别的,下面小编就带大家了解一下!

三防标签纸与铜版标签纸有什么区别

1、铜版标签纸的保存时间相对于三防标签纸来说长一点

一般铜版标签纸的保存时间在2年左右,但是三防标签纸由于本身的属性决定,导致三防标签纸保存时间仅有半年时间左右,尽管材质比较好的三防热敏纸zui长也才保存一年时间左右,所以在买哪种标签的时候需要根据你所贴商品的保存时间来决定,比如你贴的商品是面包的外层包装,保存时间仅两三天的,这个时候你就可以用热敏纸材质的标签,但是你如果所贴的产品是外箱子而且要求存放时间在1年以上的,那么就需要选定铜版标签纸,比如出口到国外的电子产品之类的。

2、铜版纸的标签受温度影响比较小,但是三防标签纸受温度影响大

一般三防标签纸在温度高于30度以后,打印在标签的字迹容易消失这是什么原因呢,主要是在温度过高的时候,三防标签纸的表面发生了 化学反应,导致其字迹消失。因为三防标签纸的表面是含有化学图层的,而铜版纸就不会,所以铜版纸受温度影响比较小。所一般贴在产品表面的标签如果受温度影响大一般建议是选铜版纸的。

3、zui明显的区别在于,铜版标签纸是需要配合碳带一起打印的,三防标签纸就不需要碳带打印,这个个在成本上有一定的区别,可能用铜板标签还需要花费另外的一笔资金在买碳带上面,热敏纸就不用,可以直接装在条码打印机里面打印,前提是这个条码打印机得支持热敏打印。

88858cc永利官网推荐资讯
三联三等分打印纸尺寸是多少?

三联三等分打印纸尺寸是多少?

三联三等分打印纸是一种比较常用的规格样式,对于一些老客户来说肯定是十分熟悉了,但是对于新客户来说就比较:耍蛭遣涣私馊确执蛴≈匠叽缡嵌嗌伲旅嫘”喔蠹蚁晗附獯鹨幌拢
2021-12-23
心电图纸怎么安装

心电图纸怎么安装

心电图纸是常见的医用耗材,准确来说是供心电图机使用的,主要用于心电图的检查,不过有很多的新手医务人员不太熟悉心电图纸的安装,导致了很多不必要的麻烦,下面小编给大家慢慢解答。
2021-12-21
矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

关于矿泉水瓶身贴的叫什么?想必很多的厂家都想知道,事实上,它就是一种常见的热收缩膜标签,下面88858cc永利官网小编就带大家详细的了解一下。
2021-09-17

全国服务热线

4008808284
13328057550
【网站地图】【sitemap】