• 苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司

    苏州88858cc永利官网热敏纸热敏纸定制生产厂家

    手机扫一扫加微信

    来电即刻领取免费样品4008808284
    13328057550

    88858cc永利官网客户案例

    三防和单防不干胶热敏纸标签的分辨

    作者: 小冠 编辑: 小冠 来源: 苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司 发布日期: 2021.11.16
    信息摘要:
    热敏不干胶标签纸常见有:单防热敏标签纸和三防热敏标签纸,皆适用于热敏条码打印机。

    热敏不干胶标签常见有:单防热敏标签纸和三防热敏标签纸,皆适用于热敏条码打印机。

    单防热敏纸

    如何区分三防和单防热敏标签纸?

    三防热敏标签纸

    选用高品质纸张,三防涂层厚,质地白,显色快,打印清晰,具有防水防油防酒精耐刮等性能,保存时间约24个月;在纸面上划过,表面像有一层蜡似的,划痕不明显;广泛运用于商超电子秤纸、服装、国际物流等流域。

    单防热敏标签纸

    单防涂层。环浪4媸奔湓嘉8个月;在纸面上划过,表面会留下一条明显的深黑划痕;广泛使用于商超电子秤纸和医院行业;由于保存时间短,使用过久会出现发黄和颜色变淡现象。

    三防热敏纸

    88858cc永利官网三防热敏条码标签纸的优势

    1、三防性能

    防水防油防酒精;如有其它特殊可按需定制,如耐高温、耐刮、耐腐蚀等。

    2、选用国内高品质纸张

    打印保存24个月

    3、打印清晰

    配合热敏打印机即可

    4、粘性好

    保存时间长,使用更加耐久,不担心标签纸脱落。

    5、平整

    条码纸面质地平整,打印质量好

    6、环保

    无异味:环保产品

    88858cc永利官网单防热敏标签纸优势

    绿色环保:无异味、无漂染等。

    【相关推荐】
    88858cc永利官网推荐资讯
    三联三等分打印纸尺寸是多少?

    三联三等分打印纸尺寸是多少?

    三联三等分打印纸是一种比较常用的规格样式,对于一些老客户来说肯定是十分熟悉了,但是对于新客户来说就比较模糊了,因为他们不了解三联三等分打印纸尺寸是多少,下面小编给大家详细解答一下!
    2021-12-23
    心电图纸怎么安装

    心电图纸怎么安装

    心电图纸是常见的医用耗材,准确来说是供心电图机使用的,主要用于心电图的检查,不过有很多的新手医务人员不太熟悉心电图纸的安装,导致了很多不必要的麻烦,下面小编给大家慢慢解答。
    2021-12-21
    矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

    矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

    关于矿泉水瓶身贴的叫什么?想必很多的厂家都想知道,事实上,它就是一种常见的热收缩膜标签,下面88858cc永利官网小编就带大家详细的了解一下。
    2021-09-17

    全国服务热线

    4008808284
    13328057550
    【网站地图】【sitemap】