苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司

苏州88858cc永利官网热敏纸热敏纸定制生产厂家

手机扫一扫加微信

来电即刻领取免费样品4008808284
13328057550

88858cc永利官网客户案例

特种纸之五:无碳复写纸

作者: 小冠 编辑: 小冠 来源: 苏州88858cc永利官网热敏纸有限公司 发布日期: 2021.11.16
信息摘要:
无碳复写纸是一种隐色复写纸,具有直接复写,直接显色的功能。它的显色主要是:在外力作用下,使微胶囊中的力敏色素和油溶液溢出与显色剂接触后发生染…

碳复写是一种隐色复写纸,具有直接复写,直接显色的功能。它的显色主要是:在外力作用下,使微胶囊中的力敏色素和油溶液溢出与显色剂接触后发生染色反应,从而起到复写的作用。

一、特点

无碳复写纸按规格可以分为卷筒纸(rools)和平板纸(sheets)。卷筒纸的宽度可从160mm至1940mm,平板纸的尺寸可从420mm*530mm至1420mm*1420mm。

无碳复写纸

复写时免垫 "复写纸",直接书写方便省时,复写联数2-6页,电动打印2-10页,可以提高工作效率,适应现代化的需要;副本字迹清晰、鲜明,不褪色,能防止涂改、仿造;不污染手指,衣物和其他文具纸张,保持清洁干净;具有各种颜色、易于识别处理;纸质优良,表面平滑顺畅,比28克彩打纸结实,不易损坏,印刷色彩艳丽;不含有害原料及异味,可靠,显色后图文可保存15年以上。

二、生产原理

在无碳复写纸中有两种涂层:含有显色剂的CF层和含有发色剂的CB层。发色剂是一种特殊的无色染料,已溶解于不挥发的载体油中,被3~7μm的微胶囊包封起来。用力书写和打印的冲击压力可将微胶囊压破,使无色染料溶液流出与显色剂接触,发生化学反应呈现有色图文,从而达到复写的目的。

三、生产中的常见问题

无碳复写纸在生产和使用过程中经常会出现一些问题,主要有:CFB纸的显色纸病、成品纸的掉毛掉粉及涂布不均匀现象等,生产过程中应采取些措施加以解决:

1、CFB纸的显色纸病

无碳复写纸CFB纸是多层无碳复写纸的重要组成部分,其正面涂布CF涂料,背面涂布CB涂料。增加CFB纸的层数即可相应的增加复写副本数,从而可提高工作效率。

(1)选择伸缩性小、隔离性能强的原纸

原纸的伸缩性不能过大,横向润湿伸长率和风干收缩率之和以不超过2%为宜,以避免胶囊移位造成显色纸病。无碳复写纸原纸不允许存在破洞、大量针眼、透帘等问题。

(2)选择性能优异的微胶囊、间隔剂及合理的配方

微胶囊对无碳复写纸的质量具有关键的影响,实际生产中,微胶囊的粒径控制在3-8um、间隔剂粒径在15-25um为宜,且要求两者粒径均匀,微胶囊和间隔剂的含量依CB涂料的配方而定。

2、掉毛掉粉现象

(1)适当调节涂布中胶黏剂的用量

胶黏剂的用量和种类直接影响涂布纸的表面强度,如果掉粉只是涂料层从纸表面脱落可以通过增加涂料中胶黏剂的用量来清理。

(2)提高纸张的平滑度

纸张的掉粉在一定程度上决定于涂层压实的程度和表面平滑度,表面疏松且粗糙的纸比紧密且光滑的纸更容易掉粉。通过加大压光压力、控制纸页入烫平缸的水分来提高成品纸的平滑度,防止掉粉。

(3)合理调整涂布头工艺

通过调节辊间隙和速度比,可以改变涂料在施涂辊上的湿膜层厚度及均匀性;调节擦试比,可以改变施涂辊上的湿膜层转移到的厚度及均匀性。

四、应用

主要用于多联表格、票据、连续财票、一般业务财票等单据上。现有发票、合同、条约等有法律效应的正规单据已全部用上了无碳复写纸。传统的单据只是普通的纸张,所以需要在单据下面加上一张复写层。而无碳复写纸,则是用特殊的纸张装订的。

88858cc永利官网推荐资讯
三联三等分打印纸尺寸是多少?

三联三等分打印纸尺寸是多少?

三联三等分打印纸是一种比较常用的规格样式,对于一些老客户来说肯定是十分熟悉了,但是对于新客户来说就比较:耍蛭遣涣私馊确执蛴≈匠叽缡嵌嗌伲旅嫘”喔蠹蚁晗附獯鹨幌拢
2021-12-23
心电图纸怎么安装

心电图纸怎么安装

心电图纸是常见的医用耗材,准确来说是供心电图机使用的,主要用于心电图的检查,不过有很多的新手医务人员不太熟悉心电图纸的安装,导致了很多不必要的麻烦,下面小编给大家慢慢解答。
2021-12-21
矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

矿泉水瓶上面的标签是什么材质?

关于矿泉水瓶身贴的叫什么?想必很多的厂家都想知道,事实上,它就是一种常见的热收缩膜标签,下面88858cc永利官网小编就带大家详细的了解一下。
2021-09-17

全国服务热线

4008808284
13328057550
  • 【网站地图】【sitemap】